\magnification=\magstep2
\hoffset=-0.5truein
\hsize=9.5truein
\settabs 10 \columns
\nopagenumbers

QCD Background Rate

\medskip
Total rate is 895.5 MHz (untriggered).

\vskip 5pt \hrule \vskip 5pt
\+\hfil Item&\hfil $\sum E_t$& \hfil Miss $E_t$& \hfil e& \hfil ee& \hfil j&
\hfil jj& \hfil jjj& \hfil jjjj& \hfil \quad\quad je\quad\quad&\cr
\vskip 5pt \hrule \vskip 5pt
\+\hfil Thrh (GeV)& \hfil 400& \hfil 100& \hfil 30& \hfil 12& \hfil 110& \hfil 70&
\hfil 40& \hfil 25& \hfil 60,12&\cr
\vskip 5pt \hrule \vskip 5pt
\+\hfill Indiv. Rate&\hfill\hfill958.6 Hz&\hfill828.2 Hz&\hfill6269 Hz&\hfill2541 Hz&\hfill2399 Hz&\hfill2271 Hz&\hfill2426 Hz&\hfill3179 Hz&\hfill1638 Hz&\cr
\vskip 5pt \hrule \vskip 5pt
\+\hfill Cum. Rate&\hfill\hfill958.6 Hz&\hfill1701 Hz&\hfill7654 Hz&\hfill9786 Hz&\hfill10.9 kHz&\hfill11.8 kHz&\hfill12.8 kHz&\hfill14.2 kHz&\hfill14.9 kHz&\cr
\vskip 5pt \hrule \vskip 5pt
\+\hfill Incr. Rate&\hfill\hfill958.6 Hz&\hfill743.2 Hz&\hfill5952 Hz&\hfill2132 Hz&\hfill1192 Hz&\hfill852.8 Hz&\hfill1053 Hz&\hfill1326 Hz&\hfill755.4 Hz&\cr
\vskip 5pt \hrule \vskip 5pt
\end
